INSERT INTO "archives_event" ("id", "scene", "name", "type", "level", "keyword", "annex", "create_time", "create_user", "update_time", "update_user", "del_flag", "is_often", "area", "dispose_progress", "emergency_description") VALUES ('6b390f8d86a906f98d0f03d31ab49aeb', '3', '第三方施工破坏', '1', NULL, '江苏华淼建设工程有限公司负责清舒道与震泽路交汇处西南侧围挡内分包工程的施工事项，2023年4月25日20时30分在经开区清舒道与震泽路交汇处西南侧进行新建污水施工过程中，机械挖掘作业损坏一根中压110燃气管，造成燃气泄漏事故。经执法人员认定上述行为属在燃气设施保护范围被未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的行为', NULL, '2024-02-29 00:03:50.251', 'bigdata', NULL, NULL, 1, NULL, '320299', NULL, NULL);
